新利18

网站版本选择
江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    EHS系统

    安全生产方针

    安全第一,预防为主,全员动手,综合治理,以风险管理为基。菩蠵DCA循环管理模式,创造团队互助、员工合作的安全环境,保证安全生产。

    环保方针

    防治污染、控制排放、持续改进、节约能源、全员动手、保护环境。

    安全生产标准化

    公司根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)要求,全面开展安全生产标准化工作。通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,规范生产行为,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。公司2011年通过安全标准化二级达标企业验收,并于2014年通过安全标准化二级达标企业复审。

    应急演练

    公司编制了科学实用、针对性强的安全生产应急预案,成立义务消防队,与县消防队签订应急救援协议,并通过定期演练,不断予以完善。

     

       

    义务消防队

    消防大队联合演练



    【网站地图】【sitemap】