新利18

网站版本选择
江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    关于研发

      新利18药业研发中心致力于"特色原料药"的技术研究,以"做精做强"为指导思想,以"合成技术研究、检测分析技术研究、质量研究、晶型研究、绿色化技术研究"为主要研究方向。

      研发中心先后组建了"宜春市小分子药物工程技术研究中心"、"江西省特色原料药工程技术研究中心"、"博士后创新实践基地"、"国家博士后科研工作站"以及"江西省企业技术中心"。

      研发中心实力雄厚。现有专职研发人员200余人,其中本科及以上人员占比90%以上,博士5人,硕士67人;教授级高级工程师2人,高级工程师3人,工程师60人。中心科研带头人分别荣获了"国家五一劳动奖章"、"江西省政府特殊津贴人员"、"江西省百千万人才"、"江西省青年科学家"、"宜春市学科带头人"等荣誉称号。

      研发中心现有科研用地3000平方米,设有十多个标准单元实验室及多个配套功能室;建有符合GMP要求的公斤级、十公斤级车间、D级精烘包、中试车间,具有较强的研发和工程放大能力。拥有各类研发及检测仪器设备原值达4600余万元,其中包括核磁共振波谱仪、LC-MS-MS、LC-MS、GC-MS、IPC-MS、DSC、TGA、离子色谱仪、激光粒度分析仪、X射线衍射仪、UHPLC、HPLC、GC、制备色谱仪等各类进口高端仪器设备;引进了国际先进的软件系统助力技术创新,包括液相自动化方法开发系统、基因毒性评估软件系统、ACD/Labs色谱方法开发软件系统等。经过多年的技术积累,公司的科研实力已达到国际先进水平,具备设备齐全、理念先进、反应快速的研发优势。中心先后承担了国内外诸多知名企业的CMO项目。

      研发中心非常重视和科研院所之间的合作关系,先后和国内多家科研院所开展了多项产学研技术合作。2018年公司与江西师范大学联合组建了"江西省新药研发产教融合重点创新中心";2019年公司与江西中医药大学等省内10家院校及医药企业联合组建了"江西省中医药产业产教融合战略联盟"。

    总共有 8 篇记录 这是第 1 页

    【网站地图】【sitemap】