HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 14 Jan 2026 15:26:16 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: private Pragma: no-cache Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: Path=/;HttpOnly;SameSite=Lax X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' * data: blob:; X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only X-Download-Options: noopen Referrer-Policy: origin permissions-policy: interest-cohort=() clear-site-data: storage cross-origin-embedder-policy: unsafe-none cross-origin-opener-policy: unsafe-none cross-origin-resource-policy: cross-origin access-control-allow-origin: * 警民联动开展“一警六员”消防基本技能实操培训

新利18

网站版本选择
江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部:
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    新闻动态
    警民联动开展“一警六员”消防基本技能实操培训

          为增强公司员工消防安全意识,提高消防应急处置能力,公司积极与园区消防大队联系、沟通,结合实际工作对公司员工开展“一警六员”消防安全知识实操培训。

          培训期间,消防大队培训人员坚持以“小火会用灭火器、大火会用消防栓”为培训内容,坚持“实操实训”的培训方法,采取现场理论讲解与实操实训的方式,指导公司员工学习灭火知识,掌握灭火器和消防栓基本技能。

          通过开展此次“一警六员”实操实训,进一步提高了参训员工的消防安全知识储备和各类消防器材的使用操作技能,增强了处置火情的实战能力,为公司的消防安全工作筑起了一道坚实防线。

     

           


    【下一篇;】:公司工会组织走访慰问困难员工

    【上一篇】:公司召开2021年年度股东大会

    【返回】