新利18

    • 网站版本选择
    江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    新闻动态
    公司开展2019年度员工体检工作

            为及时掌握公司员工身体健康状况,2019年11月26-29日,公司安环部组织开展2019年度员工体检工作,本次体检由江西中科健康体检中心承接,全体员工均参与体检,体检项目涵盖B超、血检、胸透X光片等方面。

     

    【下一篇;】:公司工会组织员工参加园区第二届职工运动会

    【上一篇】:公司工会开展2020年新春员工慰问活动

    【返回】


    【网站地图】【sitemap】