新利18

网站版本选择
江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部:
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    新闻动态
    江西省药品监督管理局副局长吴维来公司调研

             2019年6月19日,江西省药品监督管理局副局长吴维一行来公司调研,奉新县市场和质量监督管理局局长何伍斌、公司副总经理黄国军,公司董事、总经理助理王小华、公司质量总监郑晓菊陪同调研,吴维一行先后参观了产品质量检验中心、合成生产车间等区域,详细了解公司生产经营状况,并与公司领导展开座谈。

     

     

    【下一篇;】:公司参加第十九届世界制药原料中国展(CPhI China)

    【上一篇】:公司开展“安全生产月”宣传活动

    【返回】


    【网站地图】【sitemap】