HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 14 Jan 2026 19:20:59 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: private Pragma: no-cache Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: Path=/;HttpOnly;SameSite=Lax X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' * data: blob:; X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only X-Download-Options: noopen Referrer-Policy: origin permissions-policy: interest-cohort=() clear-site-data: storage cross-origin-embedder-policy: unsafe-none cross-origin-opener-policy: unsafe-none cross-origin-resource-policy: cross-origin access-control-allow-origin: * 公司新增一发明专利

新利18

    • 网站版本选择
    江西新利18药业股份有限公司
  • 网站首页
  • 关于新利18
  • 产品与服务
  • 研发创新
  • 社会责任
  • 投资者关系
  • 加入新利18
    		•
    产品介绍

    总部
    地址:江西省奉新县奉新工业园区
    电话: +86-795- 4605771,4605608 
    传真: +86-795-4605772
    E-mail: info@cyqclp.cn 
    邮编:330700

    销售部: 
    地址:上海市浦东新区源深路355号源深金融大厦A座1901室
    电话:86-21-62886322
    E-mail:sales@cyqclp.cn
    邮编:200135

    产品介绍
    新闻动态
    公司新增一发明专利

         近期,我公司发明专利《一种2