新利18

??
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
  • ????
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ??
  • ?? ???
  • ??
    • ?
    Products

    ??:??? ??? ?? ????
    ??:+86-795- 4605771,4605608??
    ??:+86-795-4605772
    ??:info@cyqclp.cn?????????????
    ??:330700?

    ??
    Rivaroxaban

    CAS No : 366789-02-8

    Molecular formula : C19H18ClN3O5S

    Molecular weight : 435.88

    Specification : Enterprise Standard 

    【??】



    【网站地图】【sitemap】