HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 14 Jan 2026 15:28:25 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Set-Cookie: PHPSESSID=0b5m4euukkp370q5jcppck7vk6; path=/; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: private Pragma: no-cache Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: Path=/;HttpOnly;SameSite=Lax X-Content-Type-Options: nosniff X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: SAMEORIGIN Content-Security-Policy: default-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' * data: blob:; X-Permitted-Cross-Domain-Policies: master-only X-Download-Options: noopen Referrer-Policy: origin permissions-policy: interest-cohort=() clear-site-data: storage cross-origin-embedder-policy: unsafe-none cross-origin-opener-policy: unsafe-none cross-origin-resource-policy: cross-origin access-control-allow-origin: * ???????

新利18

  • ??
    Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
  • ????
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ??
  • ?? ???
  • ??
    • ?
    Products

    ??:??? ??? ?? ????
    ??:+86-795- 4605771,4605608??
    ??:+86-795-4605772
    ??:info@cyqclp.cn?????????????
    ??:330700?

    ??
    ???????

    CAS??:89796-99-6
    ???:C16H13Cl2NO4
    ???:354.19
    ?? ??:EP4/EP7.0/BP2012
    ??? ??:25,10kg/?,?? ??:? ? ????? ?? ??,?? ??:?? ?? ??.

    ??,????,??????3?

    【??】