新利18



??
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
  • ????
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ??
  • ?? ???
  • ??
    • ?
    Products

    ??:??? ??? ?? ????
    ??:+86-795- 4605771,4605608??
    ??:+86-795-4605772
    ??:info@cyqclp.cn?????????????
    ??:330700?

    ??
    ????HCL

    CAS??:99300-78- 4
    ???:C17H27NO2 •HCl
    ???:313.87
    ?? ??:YBH14292008/EP7.0/USP35/BP2012
    ??? ??:10kg/?,?? ??:? ? ????? ?? ??,?? ??:?? ?? ??.

    ??,????,??????2?

    【??】



    【网站地图】【sitemap】