新利18



??
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
  • ????
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ?? ??
  • ??
  • ?? ???
  • ??
    • ?
    Products

    ??:??? ??? ?? ????
    ??:+86-795- 4605771,4605608??
    ??:+86-795-4605772
    ??:info@cyqclp.cn?????????????
    ??:330700?

    ??
    2-[4-(2-????l)??]-??????? ?????-1,1-????? ????

    CAS??:198904-85-7

    ???:C17H21N3O2

    ???:299.37

    ?? ??:?? ??

    ??? ??:25kg/?,?? ??:? ? ????? ?? ??,?? ??:?? ?? ??.

    ??,????,??????2?

    【??】

    【网站地图】【sitemap】