新利18

バージョン
Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd.
  • トップページ
  • 会社概要
  • 製品
  • 生産設備
  • 研究開発
  • 質量システム
  • 人材採用
    • ?
    Products

    住所:江西省奉新県奉新工業園区
    電話:+86-795- 4605771,4605608?
    ファクス:+86-795-4605772
    E-mail:info@cyqclp.cn????????????
    郵便番号:330700
    ?

    製品
    Rivaroxaban

    CAS No : 366789-02-8

    Molecular formula : C19H18ClN3O5S

    Molecular weight : 435.88

    Specification : Enterprise Standard 

    【戻る】

    【网站地图】【sitemap】